From 8a23ec99474a448d084b3080c8d9f0ccdf48f162 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Sat, 11 May 2024 00:14:10 +0900
Subject: 答弁のタイトルを修正
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx')

diff --git a/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx b/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
index ff530c3c..f8ec1f95 100644
--- a/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
+++ b/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
@@ -23,7 +23,7 @@ tags:
 
 市は独自財源で年間500万円ほど太陽光パネルへ助成金を支給していますが、すぐに中止すべきです。その余裕があるなら教育費に回すべきです。
 
-| 質問 | 答弁 |
+| 質問 | 答弁概要（クリックで詳細） |
 |---|---|
 | 市内太陽光発電の総量はどう計算している？ | [kWの単純合計](#発電規模の計算方法は) |
 | 「実際に使える電力は使って測定しないと分からない」でよい？ | [0.85くらい（答弁ずれ）](#実際の電力は使って測定しないと分からないでよい) |
-- 
cgit v1.3.1

