From 8f874299a62276161d82bb82f5222fef0a360e82 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 22 May 2024 00:47:32 +0900
Subject: textlintに従った修正
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx')

diff --git a/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx b/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
index f8ec1f95..b03c61cd 100644
--- a/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
+++ b/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
@@ -2,7 +2,7 @@
 first: 2021-06-24
 description: 令和2年度3月定例会における一般質問1件目のまとめ。
 tags:
-  - 一般質問  
+  - 一般質問
   - カーボンニュートラル
   - 市がやってはいけない事業
 ---
@@ -956,7 +956,7 @@ CO<sub>2</sub>の削減効果の話をするなら、使っている分を測定
 
 <MessageBubble speaker="安竹（再質問）">
 
-では、いつどういうタイミングで太陽光発電を入れていけばよいか。
+では、いつどんなタイミングで太陽光発電を入れていけばよいか。
 
 - 太陽光発電のシステムや蓄電池の性能が十分に上がる
 - 製造時の環境負荷が十分に下がる
-- 
cgit v1.3.1

