From 8a23ec99474a448d084b3080c8d9f0ccdf48f162 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Sat, 11 May 2024 00:14:10 +0900
Subject: 答弁のタイトルを修正
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx')

diff --git a/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx b/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx
index 35bffc0e..8d5435ee 100644
--- a/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx
+++ b/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx
@@ -18,7 +18,7 @@ tags:
 新ごみ処理施設整備・運営事業に20年間で約468億円の投資が行われる。将来世代に渡り高額な負担を強いられる事業であるにもかかわらず、情報があまりにも少ないため、事業の詳細や情報公開の姿勢を問いました。小平・村山・大和衛生組合は独自に議会を持っており、小平市議会議員も派遣されています。「詳細はその組合の議会で質問せよ」という圧力があるのですが、私は参加していないですし、会議録を見ても大した質問がないため、小平市議会で質問せざるを得ません。
 小村大の情報公開に対する姿勢は問題と思いますので、今後も追求していきます。
 
-| 質問 | 答弁 |
+| 質問 | 答弁概要（クリックで詳細） |
 |---|---|
 | 入札で約468億円の予定価格を事前公表の理由は？ | [総合評価一般競争入札で一般的](#bold-yotei-kakaku) |
 | 入札予定価格は工事費約293億円+運営費約175億円？ | [配分は業者提案による](#bold-uneihi) |
-- 
cgit v1.2.3-54-g00ecf

