From 7ed77ec35b634a6875a8c2d0df1e1e2383892459 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 25 Jan 2024 00:18:31 +0900
Subject: Admonition機能追加に伴い見出しをタイトル化
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx | 8 ++------
 1 file changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx')

diff --git a/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx b/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx
index ed0d558d..a51477ea 100644
--- a/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx
+++ b/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx
@@ -88,9 +88,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
 
 </MessageBubble>
 
-:::info
-
-#### 🚻 玉川上水周辺の公衆トイレ（小平市内）
+:::info #### 🚻 玉川上水周辺の公衆トイレ（小平市内）
 
 小平市内で、玉川上水近辺のトイレから徒歩約5分（時速5kmで歩いた場合=417m）のエリアを、地図上に描いてみました。
 
@@ -184,9 +182,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
 
 </MessageBubble>
 
-:::info
-
-#### 🔍 小平グリーンロード＆オープンガーデンマップでは公共トイレの表記が小さい
+:::info #### 🔍 小平グリーンロード＆オープンガーデンマップでは公共トイレの表記が小さい
 
 次のような具合です。トイレの表記は非常に小さく、この地図を見てトイレを探せと言われても、難しいかと…。
 
-- 
cgit v1.2.3-54-g00ecf

