From 3e486d7a99eb23f8510ccd5f5f570bd969a541f9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 25 Jun 2026 12:07:54 +0900
Subject: Whisperページ: 制限時間の注意文をより正確な表現に修正
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

エラーが制限時間以外の原因でも発生しうることを反映し、
「突然停止＝制限時間」と断定しない表現に変更。
---
 src/content/docs/whisper-moji-okosi.mdx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'src/content/docs/whisper-moji-okosi.mdx')

diff --git a/src/content/docs/whisper-moji-okosi.mdx b/src/content/docs/whisper-moji-okosi.mdx
index 2d99a9c..163173d 100644
--- a/src/content/docs/whisper-moji-okosi.mdx
+++ b/src/content/docs/whisper-moji-okosi.mdx
@@ -185,7 +185,7 @@ Google Drive を開いたときに最初に表示される場所です。「会
 
 :::caution
 ##### ⏱ 制限時間に注意
-Google Colab 無償版は最長12時間で処理が強制終了します（実質4〜5時間の場合も）。途中でエラーが出たら制限時間に達したと考え、ブラウザを再読み込みして再実行するか、次の **Google Colab Pro** の契約をご検討ください。
+Google Colab 無償版には利用制限があり、最長12時間（実質4〜5時間で終了する場合も）で処理が強制終了します。突然停止した場合は制限時間の可能性がありますが、他のエラーも考えられます。ブラウザを再読み込みして再実行しても解決しない場合は、**Google Colab Pro** へのアップグレードをご検討ください。
 :::
 
 ### 注意事項
-- 
cgit v1.3.1

